10

30

50

70

10 20 30 40 50

N

θ, mrad χ^2 =2.44 ΣN =528

•

•

• • •

• • • • • • •

Рис. 4 Этот рисунок получен проц difi00.f 20.06.05 with bib.o (bib.f) с данными из файла bbe8al.dat. Гистограмма - это эксперимент. Kривая получена с константой из эксперимента. Файл difi00.f c IGA=4