N

20

40

60

1 2 3 θ, mrad

ΣN = 197 < θ >

< θ > +σ_θ • • • • • • • • • • • • •

Рис. 2 Распределение экспериментальных оценок угла θ истная величина которого равна нулю. N - это число событий на интервал Δθ = 0, 5 миллирадиан.